IDEMIMAR_HATCH_FILE
ACE_OF_SPADES
DEFAULT_SCALE
1
LINE
0.4
0.1
0.45
0.3
LINE
0.45
0.3
0.3
0.2
LINE
0.3
0.2
0.2
0.3
LINE
0.2
0.3
0.2
0.4
LINE
0.2
0.4
0.5
0.8
LINE
0.5
0.8
0.8
0.4
LINE
0.8
0.4
0.8
0.3
LINE
0.8
0.3
0.7
0.2
LINE
0.7
0.2
0.55
0.3
LINE
0.55
0.3
0.6
0.1
LINE
0.6
0.1
0.4
0.1
